en	Pages not found
es-ar	Páginas no encontradas

en	Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found.
es-ar	Enriquece tus estadísticas, muestra las páginas solicitadas por tus visitantes que no pudieron ser encontradas.

en	The "pages not found" cache has been emptied.
es-ar	La caché de "páginas no encontradas" ha sido vaciada.

en	The "pages not found" cache has been deleted.
es-ar	La caché de "páginas no encontradas" ha sido eliminada.

en	Guide
es-ar	Guia

en	404 errors
es-ar	error 404

en	A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn't exist anymore.
es-ar	Un error 404 es un código de error HTTP que indica que el archivo solicitado por el usuario no se encuentra. En tu caso significa que uno de tus visitantes ha introducido una URL errónea en la barra de dirección de su navegador o que otra web tiene un enlace incorrecto establecido hacía tu tienda. Si no, lo más común es que sea un acceso directo, es decir, que cualquiera puede haber guardado un enlace como favorito en su navegador a un enlace que ya no existe.

en	How to catch these errors?
es-ar	¿Cómo capturar estos errores?

en	If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".
es-ar	Si tu servidor web admite archivos .htaccess, puedes crear un directorio raíz de PrestaShop e insertar la siguiente línea dentro: "%s".

en	A user requesting a page which doesn't exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.
es-ar	Un usuario que solicita una página que no existe será redirigido a la siguiente página: %s. Este módulo registra el acceso a esta página.

en	You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.
es-ar	Debes utilizar un archivo .htaccess para redireccionar los errores 404 a la página "404.php".

en	Page
es-ar	Pagina

en	Referrer
es-ar	Referido

en	Counter
es-ar	Contador

en	No "page not found" issue registered for now.
es-ar	No se ha registrado ninguna "página no encontrada" por ahora.

en	Empty database
es-ar	Suprimir

en	Empty ALL "pages not found" notices for this period
es-ar	Vaciar TODAS las notificaciones de "páginas no encontradas" de este período

en	Empty ALL "pages not found" notices
es-ar	Vaciar TODAS las notificaciones de "páginas no encontradas"